/** 能源 15 分钟数据-历史 */
create table energy_15_min_history
(
    building   varchar(128)    null,
    func_id    varchar(128)    null,
    meter      varchar(128)    null,
    data_time  datetime        null,
    data_value decimal(20, 15) null,
    dt         varchar(64)     null
);

/** 能源 15 分钟数据 */
create table energy_15_min
(
    building   varchar(128)    null,
    func_id    varchar(128)    null,
    meter      varchar(128)    null,
    data_time  datetime        null,
    data_value decimal(20, 15) null,
    dt         varchar(64)     null
);

/** 能源 5 分钟数据-历史 */
create table energy_5_min_history
(
    building   varchar(128)    null,
    func_id    varchar(128)    null,
    meter      varchar(128)    null,
    data_time  datetime        null,
    data_value decimal(20, 15) null,
    dt         varchar(64)     null
);

/** 能源 5 分钟数据 */
create table energy_5_min
(
    building   varchar(128)    null,
    func_id    varchar(128)    null,
    meter      varchar(128)    null,
    data_time  datetime        null,
    data_value decimal(20, 15) null,
    dt         varchar(64)     null
);